From e2beb0e13da6378fc23da81f40eaf878915b0d04 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Robert Alessi <alessi@robertalessi.net>
Date: Wed, 16 Jan 2019 17:01:17 +0100
Subject: set 'ekd@started' boolean to true locally as otherwise already
 started apparatuses do not restart after they have been stopped

---
 ekdosis.dtx | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'ekdosis.dtx')

diff --git a/ekdosis.dtx b/ekdosis.dtx
index 3170f41..503f2e6 100644
--- a/ekdosis.dtx
+++ b/ekdosis.dtx
@@ -367,7 +367,7 @@ Running "make install" installs the files in the local TeX tree.
 }
 \def\add@apparatus{%
   \notbool{ekd@started}{\add@@apparatus%
-    \global\setbool{ekd@started}{true}}
+    \setbool{ekd@started}{true}}
   {\text@apparatus%
     \ifbool{do@app}{\add@@apparatus}{}}%
 }
-- 
cgit v1.2.3

