From cbff728e7d2ab23d9a417ee434c8bb15988579ab Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Robert Alessi <alessi@robertalessi.net>
Date: Wed, 21 Oct 2020 17:46:55 +0200
Subject: updated list of future work

---
 ekdosis.dtx | 9 +++++----
 1 file changed, 5 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'ekdosis.dtx')

diff --git a/ekdosis.dtx b/ekdosis.dtx
index 1908456..04a1e32 100644
--- a/ekdosis.dtx
+++ b/ekdosis.dtx
@@ -4255,10 +4255,9 @@ subtype="arabtex">'inna 'abI kAna mina
 % criticus. \pkg{ekdosis} provides specific commands to achieve this
 % in a straightforward way, such as \cs{SetEndApparatus} and the
 % |ehook| optional argument of \cs{SetApparatus} and
-% \cs{DeclareApparatus}.\footnote{See above on pages
-% \pageref{ref:setendapparatus}, \pageref{ref:apparatus-settings-b}
-% and \pageref{sec:declaring-layers} respectively.} However, if the
-% last word of the apparatus criticus on a given page be an
+% \cs{DeclareApparatus}.\footnote{See above
+% \vpagerefrange{ref:setendapparatus}{sec:declaring-layers}.} However,
+% if the last word of the apparatus criticus on a given page be an
 % abbreviation followed by a dot, such a setting will have two dots
 % printed at the end of the apparatus instead of one. The solution is
 % to define a command to have a dot printed only if it is not followed
@@ -5346,6 +5345,8 @@ Sample text with a \textcolor{red}{word} in red.
 % \item Very short-term (weeks):---
 %   \begin{enumerate}
 %   \item Text structure: milestone elements.
+%   \item Headers and footers: \cs{ekddiv} will provide top and bottom
+%   marks to be used in headers and footers.
 %   \end{enumerate}
 % \item Short-term (months):---
 %   \begin{enumerate}
-- 
cgit v1.2.3

