From 56976e1c6d03ba7b76074b4a358231e7a81b3d29 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Robert Alessi <alessi@robertalessi.net>
Date: Fri, 5 Mar 2021 12:16:43 +0100
Subject: a missing crossref

---
 ekdosis.dtx | 12 +++++++-----
 1 file changed, 7 insertions(+), 5 deletions(-)

(limited to 'ekdosis.dtx')

diff --git a/ekdosis.dtx b/ekdosis.dtx
index 0b5ec2f..7ba163f 100644
--- a/ekdosis.dtx
+++ b/ekdosis.dtx
@@ -2979,7 +2979,8 @@ texts=latin[xml:lang="la"]+\textcolor{red}{;}+
 % document to change the default setting. Leaving this argument empty
 % as in \cs{SetDefaultRule}|{}| removes the line.
 %
-% \DescribeMacro{\SetApparatusLanguage} \newfeature[v1.2]
+% \DescribeMacro{\SetApparatusLanguage}
+% \label{ref:app-lang}\newfeature[v1.2]
 % \cs{SetApparatusLang}\marg{languagename} can be used when it is
 % needed to apply in the apparatus criticus a language different from
 % the one that is selected in the edition text.
@@ -3019,10 +3020,11 @@ texts=latin[xml:lang="la"]+\textcolor{red}{;}+
 % |rule=none|.\label{ref:apparatus-settings-e}\\
 % \DescribeOption{lang} |lang|$=$\meta{languagename}
 % \newfeature[v1.2]\hfill\tcboxverb{Default: not set}\\
-% |lang=<languagename>| is used as described above when it is needed
-% to apply in the apparatus criticus a language different from the one
-% that is selected in the edition text. |languagename| can be any
-% value accepted by \pkg{babel} or \pkg{polyglossia}.
+% |lang=<languagename>| is used as described \vpageref{ref:app-lang}
+% when it is needed to apply in the apparatus criticus a language
+% different from the one that is selected in the edition
+% text. |languagename| can be any value accepted by \pkg{babel} or
+% \pkg{polyglossia}.
 % 
 % As an example, an apparatus criticus with references to line numbers
 % printed in normal font, a colon as a separator between lemma texts
-- 
cgit v1.2.3

