From 322a1fb7568916f6d4d5cfba26f5013d17afe8da Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Robert Alessi <alessi@robertalessi.net>
Date: Thu, 5 Sep 2019 19:47:59 +0200
Subject: wrong \add@apparatus in ekdosis environment

---
 ekdosis.dtx | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'ekdosis.dtx')

diff --git a/ekdosis.dtx b/ekdosis.dtx
index e0ad7cc..2c2db5d 100644
--- a/ekdosis.dtx
+++ b/ekdosis.dtx
@@ -720,7 +720,7 @@ idno={}, msName={}, origDate={}][3]{%
 \NewDocumentEnvironment{ekdosis}{+b}{%
   \begin{linenumbers}
     \ifbool{ekd@started}{}%
-    {\EkdosisStart\add@apparatus}%
+    {\EkdosisStart}
     \EkdosisOn#1}{%
     \EkdosisOff
   \end{linenumbers}%
-- 
cgit v1.2.3

