From d3f4e5f3df7be0df0a3c8cfafc1f147d213aa370 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Robert Alessi <alessi@robertalessi.net>
Date: Thu, 21 Dec 2023 08:30:51 +0100
Subject: bugfix: the vertical dimensions of onum in italic and bolditalic were
 wrong

---
 oldstandard.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'oldstandard.tex')

diff --git a/oldstandard.tex b/oldstandard.tex
index 3b994a4..b18215b 100644
--- a/oldstandard.tex
+++ b/oldstandard.tex
@@ -88,8 +88,8 @@
 
 \usepackage[toc]{multitoc}
 
-\edef\pkgver{2.7}
-\edef\pkgdate{2023/12/15}
+\edef\pkgver{2.7a}
+\edef\pkgdate{2023/12/21}
 \title{\mdseries\tcbox[colframe=black, enhanced, tikznode, drop
   lifted shadow, colback=white, boxrule=.25mm]%
   {\textsc{Old Standard}\\
-- 
cgit v1.2.3

