From 856da110aece412376c5aa3e146a3925c5df6a3d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Robert Alessi <alessi@robertalessi.net>
Date: Wed, 26 Oct 2022 18:29:20 +0200
Subject: a typo

---
 ekdosis.dtx | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'ekdosis.dtx')

diff --git a/ekdosis.dtx b/ekdosis.dtx
index bfce8bc..3212acb 100644
--- a/ekdosis.dtx
+++ b/ekdosis.dtx
@@ -5139,7 +5139,7 @@ substantiall fewell,}
 % apparatus criticus. Adjusting further the number of lines will then
 % leave fewer blanks on display. Combined with the |fitapp| global
 % option\footnote{See above \vpageref{ref:fitapp-opt}.} or with
-% |maxentries|,\footnote{Se above \vpageref{ref:maxentries}.}
+% |maxentries|,\footnote{See above \vpageref{ref:maxentries}.}
 % |maxlines| can achieve excellent results. For more details on this
 % technique, see below \ref{sec:oscillating-problem},
 % \enquote{\nameref{sec:oscillating-problem}}
-- 
cgit v1.2.3

