From 6f2e3869647b92d27e1739840e6782b1643a3b2e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Robert Alessi <alessi@robertalessi.net>
Date: Mon, 9 May 2022 17:18:50 +0200
Subject: moved 'nomaxentries' to the right place

---
 ekdosis.dtx | 13 +++++++------
 1 file changed, 7 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'ekdosis.dtx')

diff --git a/ekdosis.dtx b/ekdosis.dtx
index e285197..da016a7 100644
--- a/ekdosis.dtx
+++ b/ekdosis.dtx
@@ -638,7 +638,7 @@ along with this program.  If not, see
 \babeltags{ancientgreek = greek}
 \def\sg#1{\textancientgreek{#1}}
 \usepackage[biblatex=true]{embrac}
-\usepackage[nospace,american,draft]{varioref}
+\usepackage[nospace,american]{varioref}
 \usepackage{addlines}
 \newcommand\phts{\phantomsection}
 \usepackage{chifoot}
@@ -3669,7 +3669,11 @@ texts=latin[xml:lang="la"]+\textcolor{red}{;}+
 % \emph{n\textsuperscript{th}} entry has been inserted in whichever
 % layer of the apparatus criticus. As a result, the page will actually
 % break at the end of the current line. The particulars of this
-% technique will be discussed below in \vref{sec:oscillating-problem}.
+% technique will be discussed below in
+% \vref{sec:oscillating-problem}.\\
+% \DescribeOption{nomaxentries}\hfill\tcboxverb{Default: not set}\\
+% |nomaxentries| does not accept any value and is equivalent to
+% |maxentries=none|.
 % 
 % \medskip
 % \noindent\textbf{Option Specific to the |layout=keyfloat| Global
@@ -4029,10 +4033,7 @@ texts=latin[xml:lang="la"]+\textcolor{red}{;}+
 % the apparatus criticus this option is related to. As a result, the
 % page will actually break at the end of the current line. The
 % particulars of this technique will be discussed below in
-% \vref{sec:oscillating-problem}.\\
-% \DescribeOption{nomaxentries}\hfill\tcboxverb{Default: not set}\\
-% |nomaxentries| does not accept any value and is equivalent to
-% |maxentries=none|.\\
+% \vref{sec:oscillating-problem}.
 %
 % \section{Inserting Notes in Multiple-Layer Apparatus}
 % \label{sec:notes-in-multilayer-app}
-- 
cgit v1.2.3

