From b104af16780a2bfb0e5cf3fa3a7a78ffeafc73ec Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Robert Alessi <alessi@robertalessi.net>
Date: Sun, 30 Sep 2018 18:05:42 +0200
Subject: previous commit was useless

---
 README.tex | 4 ----
 1 file changed, 4 deletions(-)

(limited to 'README.tex')

diff --git a/README.tex b/README.tex
index 5d4844a..2acc2f6 100644
--- a/README.tex
+++ b/README.tex
@@ -39,10 +39,6 @@ Veuillez vous référer à
 \href{https://notabug.org/ralessi/courses/wiki/Command_line#utilisation-de-la-ligne-de-commande}{cette
   page de notre wiki}.
 
-\paragraph{Installation de git}
-\href{https://notabug.org/ralessi/courses/wiki}{Suivre les conseils
-  donnés ici}.
-
 \paragraph{Cloner ce dépôt git}
 \begin{verbatim}
 git clone https://notabug.org/ralessi/courses.git
-- 
cgit v1.2.3

