From 4eda1e59d92af1255a2e913333c7029498feb476 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Robert Alessi <alessi@robertalessi.net>
Date: Wed, 16 Aug 2017 15:01:16 +0200
Subject: bugfix: wrong vertical spacing at the end of the arabverse
 environment

---
 arabluatex.dtx | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'arabluatex.dtx')

diff --git a/arabluatex.dtx b/arabluatex.dtx
index 04175d6..685b9d0 100644
--- a/arabluatex.dtx
+++ b/arabluatex.dtx
@@ -227,7 +227,7 @@
 %</driver>
 % \fi
 %
-% \CheckSum{704}
+% \CheckSum{0}
 %
 % \CharacterTable
 %  {Upper-case    \A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K\L\M\N\O\P\Q\R\S\T\U\V\W\X\Y\Z
@@ -3603,7 +3603,7 @@ wa-ya.sIru ta.hta 'l-jild-i
 \define@boolkey[al]{verse}{delim}[true]{}
 \define@choicekey[al]{verse}{mode}{fullvoc, voc, novoc,
   trans}{\def\al@mode{#1}}
-\presetkeys[al]{verse}{metre=\LR{\vskip -\baselineskip}, utf=false,
+\presetkeys[al]{verse}{metre={}, utf=false,
   delim=false}{}
 %    \end{macrocode}
 % Then follows the environment itself:
-- 
cgit v1.2.3

